<div>
	Enquanto trabalha intensamente nos bastidores, junto a deputados e representantes do Governo Estadual na &aacute;rea da Sa&uacute;de, o prefeito de Rifaina Abr&atilde;o Bisco Filho (PTB) anunciou que a constru&ccedil;&atilde;o do mini-hospital (Unidade de Sa&uacute;de) municipal est&aacute; em fase bastante adiantada e recebeu, nos &uacute;ltimos dias, os servi&ccedil;os de pintura. A US de Rifaina ser&aacute; modelo em toda a regi&atilde;o e ter&aacute; capacidade de atender a at&eacute; 4 mil pessoas/m&ecirc;s nas diversas &aacute;reas e especialidades, inclusive com o fornecimento de medicamentos atrav&eacute;s da farm&aacute;cia que ali ser&aacute; instalada. Com uma &aacute;rea total de 1086,05 m&sup2; de constru&ccedil;&atilde;o, a nova UBS atender&aacute; v&aacute;rias &aacute;reas m&eacute;dicas, com ambulat&oacute;rio, sala de emerg&ecirc;ncia, sala de inala&ccedil;&atilde;o, sala de vacina&ccedil;&atilde;o, sala de curativos, sala de esteriliza&ccedil;&atilde;o, tr&ecirc;s consult&oacute;rios e sala de coleta. A unidade manter&aacute; tamb&eacute;m quatro ambul&acirc;ncias para eventuais remo&ccedil;&otilde;es de pacientes.&nbsp;</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">
	<h4 style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: normal; font-size: medium; font-family: Anaheim, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(108, 108, 108);">
		<a href="http://4.bp.blogspot.com/-_RF9hQFeU9Y/UZNkKCBFmeI/AAAAAAAAHBM/NKU5qDMkqJU/s1600/002.png" style="outline: 0px; margin: 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-size: 16px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(255, 102, 0);"><img alt="" border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-_RF9hQFeU9Y/UZNkKCBFmeI/AAAAAAAAHBM/NKU5qDMkqJU/s1600/002.png" style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-size: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" /></a></h4>
</div>
<p>
	&nbsp;</p>
